3 4

+-~U4

4x 1N4007

L6balast

2 GP5/OSC1/CLKIN 3 GP4/OSC2 4 GP3/MCLR/Vpp 5 GP2/T0CKI 6 GP1 7 GP0 PIC12C5xx U5

PIC12C508A

R11M

R2 47k

D3 1N4007

D4

5V

Vcc

C1 220uF

2 1 S1

100W max NEON LAMP

Q3 BU508A NC NC NC NC

FILE: REVISION: DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E 1 2 3 4 5 6

LINE 230VAC

N

DGND

light timer - Night light saver

light-timer 1 1 Leon Kos